国家正规网投平台

首页

国家正规网投平台:沈阳农业大学林国家正规网投平台学科实验室设备项目询价采购公告

 秦胜金  2021-08-31 浏览量

我国家正规网投平台拟对一实验仪器设备进行询价采购,欢迎广大供应商参与报价。

一、项目名称:沈阳农业大学林国家正规网投平台学科实验室设备项目询价采购

本单位采购编号:LXXJ202104

二、供应商资格条件:具备政府采购法第二十二条规定的条件

三、采购需求:见下表

序号

物资名称

技术要求及配置(标明设备详细参数)

售后服务要求

单位

数量

最高限价

1

高速冷冻离心机

1)最高转速≥13000rpm

2)最大相对离心力≥17000×g

3)角转子容量12*10ml

4)定时范围1min99min

5)转速精度±20r/min

6)温度设置范围-20℃~40

7)温度精度±1.0

合同签订后7个自然日内供货;送货上楼并安装、调试、培训完成。

质保期三年。

1

35000


四、报价要求:报价应含税费、运输、安装等一切费用

五、付款方式:货到验收合格付全款

六、投标响应文件编制要求

(一)附投标商相关资质

(二)技术响应情况,分项报价

(三)售后服务承诺

七、请投标单位于202196930分前,将密封好的报价及响应文件送达或邮寄至沈阳农业大学林国家正规网投平台308室。

八、评审办法:最低评标价法

、联系人单位:沈阳农业大学林国家正规网投平台

    单位地址:沈阳市沈河区东陵路120

联系人:朱老师

联系电话:13998160246

沈阳农业大学林国家正规网投平台

2021.8.31


相关文章
扫一扫在手机打开当前页
---常用链接---
  • 澳门皇家直营首页
  • 教务处
  • 科研院
  • 校团委
  • tt手游平台处
  • 图书馆
  • 辽宁林草局
  • 中国林科院
  • 国家林草局

沈阳农业大学林国家正规网投平台   地址:辽宁省沈阳市东陵路120号 邮编:110866

国家正规网投平台网投十大信誉排名