国家正规网投平台

首页

国家正规网投平台:沈阳农业大学林国家正规网投平台林木遗传育种实验室仪器询价采购项目公告

 秦胜金  2021-07-07 浏览量

我国家正规网投平台拟对一批学科实验室仪器进行询价采购,欢迎广大供应商参与报价。

一、项目名称:沈阳农业大学林国家正规网投平台林木遗传育种实验室仪器询价采购项目

本单位采购编号:LXXJ202103

二、供应商资格条件:具备政府采购法第二十二条规定的条件

    三、采购需求:见下表

序号

物资名称

技术要求及配置(标明设备详细参数)

售后服务要求

单位

数量

最高限价(元)

1

国家正规网投平台:洁净工作台

工作区尺寸:mm)宽×深×高1360×680×700

适用人数:双人单面;

高效过滤器: 652×510×50×2个,超薄型无隔板HEPA过滤器,整机小几何尺度设计更易狭小空间使用;

粗效过滤器可更换,延长高效过滤器寿命;

荧光灯规格数量: 40W×1

紫外灯规格数量: 40W×1

最大功耗:(含柜内插座500W 820W

:lux 400

洁净等级: 100级(@0.5μm 美联邦209E);

过滤效率:工作区内每1升空气中直径≥0.5μm的尘埃粒子≤3.5/升;

平均风速:m/s 0.25~0.60

:dBA 61

层流方向:垂直层流;

台面304不锈钢材质,内胆冷轧钢板喷塑材质;

柜体:冷轧钢板喷塑+钢化玻璃、框架结构形式,内壁、内顶板无缝隙、无螺丝,没有藏菌死角;

台面振动半峰值(μm)≤5

柜内插座数量:1

控制方式:6段风机调压调速器,LED条段指示器+轻触开关;

循环风量85%

10°倾角操作面,减轻操作者压迫感。工作区两侧大玻璃窗,万向轴承脚轮挪动轻便;

重力平衡式滑动前窗,升降平稳可随意定位;

适用于教学、小规模生产和一般科研领域使用。

参数应全部符合;

合同签订后1个自然日内供货;送货上楼并安装、调试、培训完成。

质保期一年。

2

19960

五、付款方式:货到验收合格付全款

六、投标响应文件编制要求

(一)附投标商相关资质

(二)技术响应情况,分项报价

(三)售后服务承诺

七、请投标单位于2021712940分(北京时间)前,将密封好的报价及响应文件送达或邮寄至沈阳农业大学林国家正规网投平台315

八、评审办法:最低评标价法

九、联系人单位:沈阳农业大学林国家正规网投平台

单位地址:沈阳市沈河区东陵路120

联系人:邓老师   联系电话: 15840147953

沈阳农业大学林国家正规网投平台

2021.7.7


相关文章
扫一扫在手机打开当前页
---常用链接---
  • 澳门皇家直营首页
  • 教务处
  • 科研院
  • 校团委
  • tt手游平台处
  • 图书馆
  • 辽宁林草局
  • 中国林科院
  • 国家林草局

沈阳农业大学林国家正规网投平台   地址:辽宁省沈阳市东陵路120号 邮编:110866

国家正规网投平台网投十大信誉排名