国家正规网投平台

首页

国家正规网投平台:沈阳农业大学林国家正规网投平台科研设备采购项目询价采购公告

  本站 2019-07-08 浏览量

我国家正规网投平台拟对一批科研设备进行询价采购,欢迎广大供应商参与报价。

一、项目名称:沈阳农业大学林国家正规网投平台科研设备询价采购项目

本单位采购编号:LXXJ201910

二、供应商资格条件:具备政府采购法第二十二条规定的条件

三、采购需求:见下表

序号

物资名称

技术要求及配置

售后服务要求

单位

数量

最高限价

1

温湿度传感器

自带电源,超长寿命,可用10年。

实时记录3个温度和一个湿度。

5种设置模式可。荽硪兹绶凑疲

操作简便,一旦设置完毕,插入指定位置即可实时采集数据;

集土壤温湿度及大气温度测量于一身,功能超前,绝无仅有。

温度范围:-65-125℃,显示精度:0.001

湿度范围:0-100%RH,显示精度:0.01%RH

数据存储:500 000

收货后一年内第一次非人为损坏包修

10

肆万叁仟捌佰柒拾陆元整(43876.00元)

2

树木生长测量仪

自带电源,超长寿命,可用10年。

实时记录大气温度和径向生长变化。

温度范围:-65-125℃,显示精度:0.001

测量范围:8890um,分辨率:0.27um,线性误差:5%

存储能力:约500 000

收货后一年内第一次非人为损坏包修

20

3

数据下载器

USB接口,连接电脑后用于温湿度传感器和Dendrometer的设置和数据下载。

收货后一年内第一次非人为损坏包修

2

四、报价要求:报价应含税费、运输、安装等一切费用

五、付款方式:货到验收合格付全款。

六、投标响应文件编制要求

(一)附投标商相关资质

(二)技术响应情况,分项报价

(三)售后服务承诺

七、请投标单位于2019年7月11日9时30分前,将密封好的报价及响应文件送达或邮寄至沈阳农业大学林国家正规网投平台411室。

八、评审办法:最低评标价法

七、联系人单位:沈阳农业大学林国家正规网投平台

单位地址:沈阳市沈河区东陵路120

联系人:靳雨婷 联系电话:13304057769

沈阳农业大学林国家正规网投平台

201978


相关文章
扫一扫在手机打开当前页
---常用链接---
  • 澳门皇家直营首页
  • 教务处
  • 科研院
  • 校团委
  • tt手游平台处
  • 图书馆
  • 辽宁林草局
  • 中国林科院
  • 国家林草局

沈阳农业大学林国家正规网投平台   地址:辽宁省沈阳市东陵路120号 邮编:110866

国家正规网投平台网投十大信誉排名